Spro Petri Feeder Compact 2,7m-3,3m Teleskop Method Feeder

Petri Feeder Compact

Eure Suche nach der perfekte Allround-Rute zum Grundangeln/Feedern, auf fast alle erdenklichen Fischarten, hat ein Ende! Mit dieser 2,70m bis 3,30m langen und teleskopierbaren Method Feeder-Rute seit ihr super mobil, könnte die Rute fast immer mitnehmen und habt sie ebenso schnell wieder verstaut. Ob nachts auf Aal und Zander oder Tagsüber auf Brassen und Barben, alles ist möglich!

Die Petri Feeder Compact Tele ist eine einzigartige Teleskop-Feederrute mit einem halb-teleskopischen Blank. Dadurch bleibt die Aktion der Rute im Einklang mit unseren originalen Petri Feeder Ruten, während das Transportmaß unter 1 Meter bleibt. Dieses Teleskopsystem ermöglicht es, Feederruten, die normalerweise aus 3 Teilen bestehen, in 2-teilige Ruten umzuwandeln. Diese kurzen 2-teiligen Ruten eignen sich perfekt für den Transport im Auto oder im Rucksack. Mit diesem System können die Ruten am Ende einer Session problemlos mit montiertem Rig verstaut werden. Petri Feeder Ruten sind bekannt für ihre extreme Kraft und ihre langlebige Konstruktion. Jede Rute wird mit 2 Karbonspitzen und 1 weichen Glasspitze geliefert.

Eckdaten:

Länge: 2,70m – 3,30m

Wurfgewicht: 100g – 250g

Transportmaß: jeweils 1,00m

Der Beitrag Spro Petri Feeder Compact 2,7m-3,3m Teleskop Method Feeder erschien zuerst auf TackleXperts.